F| K\ 8l <+ F0 E@ Lu %= %U %H %& %’ %" $N 3+ H/ $K $D $$ $F 2O 86 @5 <# y y C^ GH 5; =Q C; 4| Bg 3X 65 0i J} K! 3+ H/ %; %s %? !< 8= :_ $" $k 4 <o N‘ $N F| K\ 8l <+ F0 E@ Lu %= %U %H %& %’ %" $K $* $$ $F $O !$ 86 J8 1 K| ;z Ev $? $j 300 !A 600 8D $N 8m JQ 49 $, $" $j !$ $^ $@ $^ $@ 2~ A1 $9 $Y $- E@ $, B? $/ $" $k $H Js 9p $5 $l $F $$ $k !# K\ O@ J8 $G $O !$ $^ $: !$ 4{ B8 E@ Lu %W %m %0 %i %‘ $N 8m JQ 49 $N Fb MF $r J, @O $7 $F 2~ A1 $N $? $a $N ;X ?K $r <( $9 !# $D $. $K !$ $3 $N ;X ?K $K 4p $E $$ $F 3+ H/ $7 $? E@ Lu %W %m %0 %i %‘ $N @: EY $K $D $$ $F Js 9p $9 $k !# $3 $N <o $N %W %m %0 %i %‘ $O !$ I} 9- $$ %f !< %6 $N ;H MQ $+ $i $N %U %# !< %I %P %C %/ $, IT 2D 7g $G $" $j !$ 6a $/ %U %j !< %= %U %H %& %’ %" $H $7 $F 8x 3+ $9 $k $3 $H $r M= Dj $7 $F $$ $k !# Y et Another Japanese Braille T ranslation Program Masa ji KA W AHARA y y Researc h Cen ter on Educational Media Tsukuba College of T ec hnology 4-12 Kasuga, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305, JAP AN There are four existing programs that translate Japanese sentences in to braille. They are rep orted to ha v e 300-600 errors p er 10,000 characters. First, w e analyze problems asso ciated with these programs. Secondly w e describ e the metho ds and the results of a new braille translation program. W e w ould distribute the program as free soft w are to get bug rep orts and impro v e the program.